PRESTON ICS BAIT UP FEEDER

Hexmesh დიზაინი: განსაკუთრებული ქსოვის სტრუქტურა უზრუნველყოფს დასაკვების ოპტიმალურ განთავისუფლებას წყალში.

წონის წინასწარი განლაგება: ფიდერის დიზაინი უზრუნველყოფს წონის ოპტიმალურ განაწილებას, რაც ხელს უწყობს ზუსტ და შორ მანძილზე სროლებს.

Interchange System (ICS): მომხმარებელს შეუძლია სწრაფად შეცვალოს ფიდერის ზომა და წონა, არ საჭიროებს მთლიანი მოწყობილობის დაშლას.

მრავალფეროვანი ზომები: ხელმისაწვდომია სხვადასხვა წონის ვარიანტები, რაც საშუალებას აძლევს თევზაობას სხვადასხვა პირობებში.

ზომები და წონები:

Medium: 20g

Large: 20g