Matrix 3D-R Keepnet Arm Long

Matrix 3D-R Keepnet Arm Long არის მაღალი ხარისხის და გამძლე აქსესუარი მეთევზეებისთვის, რომელიც განკუთვნილია საცავის ბადის (Keepnet) უსაფრთხო და სტაბილური დამაგრებისთვის. გრძელი მკლავის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით მოქნილობას და საშუალებას გაძლევთ ბადე ოპტიმალურ პოზიციაში განათავსოთ სხვადასხვა პირობებში.

მოწყობილობა თავსებადია Matrix-ის 3D-R სისტემასთან და ადვილად ერგება 25-30-36 mm დიამეტრის სკამებსა და პლატფორმებს. ძლიერი კონსტრუქცია და საიმედო დამჭერები უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სტაბილურობას even ძლიერი დინების ან დიდი ნადავლის შემთხვევაში.

ძირითადი მახასიათებლები:
• გრძელი მკლავი უკეთესი პოზიციონირებისთვის
• გამძლე და საიმედო კონსტრუქცია
• თავსებადობა Matrix 3D-R სისტემასთან
• მარტივი მონტაჟი და რეგულირება
• იდეალურია სპორტული და ფიდერით თევზაობისთვის